= Прерывания GPE
:category: Linux
:tags: Linux, hardware, железо,

Неисправная аппаратура может генерировать большое количество прерываний,
что приводит к заметному ухудшению отзывчивости системы. Проверить
наличие подобной ситуации можно командой

[source,sh]
----
find /sys/firmware/acpi/interrupts | sort | while read i; do echo "$i:"; cat $i; done
----

Если в выводе будет присутствовать очень большое число, то значит
проявляется именно данная проблема. Для временного исправления можно
заблокировать прерывание, выполнив команду

[source,sh]
----
echo 0 > /sys/firmware/acpi/interrupts/gpeXX 2>/dev/null
----

где XX номер прерывания, для которого зафиксировано большое число
срабатываний. Для полного исправления проблемы нужно разбираться с
аппаратурой.

https://unix.stackexchange.com/questions/242013/disable-gpe-acpi-interrupts-on-boot[См.
также]
